Le modem Thomson THG520

Pierre Chauvin

Notamment fourni par Numéricable (NC), le cablo-opérateur qui a absorbé France Télécom Câble, le modem câble-VoIP Thomson THG520 n'est pas vraiment trés bien documenté. Les manuels PDF fournis ne sont que des procédures d'installation pour interface USB/Ethernet de type "next, next, next, finish", mais finalement on se demande si on peut exploiter le modem de manière plus fine, comme j'avais tenté de le faire avec le routeur D-Link ADSL G604T (cf. http://wpetrus.developpez.com/linux/g604tfr/).

Voici donc quelques notes à propos de ce matériel...

- Titre : Le modem Thomson THG520

- Auteur : Pierre Chauvin

- Parution : 9 avril 2006

- Mise à jour : 15 avril 2006

- Licence : Copyright ® 2005-2006 Pierre Chauvin. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Spécifications techniques

- II. Installation et connexion

- III. Interface d'administration HTTP

- IV. Interface d'administration en ligne de commande (Telnet)

- V. FAQ

- VI. Liens

I - Spécifications techniques

Voici une description exhaustive de ses caractéristiques:

Standards

Euro-DOCSIS 2.0
CMS Interoperability
OS supported: Any with Ethernet connection, Windows 98SE, 2000, Me and XP with USB.

Receiver

Downstream modulation: 64/256 QAM
Downstream frequency range: 108-862 MHz
Maximum Downstream Data Rate: 41.71/55.61 Mbps (64QAM/256QAM)
RF Input Sensivity: +43 to +73 dBìV(64QAM),+47 to +77 dBìV(256QAM)
BER inf 10-8 64QAM:C/N sup 25.5dB, 256QAM: for +47dBµ to +54 dBµC/N >34.5dB, +54 dBµ to+77 dBµ, C/N > 31.5dB
Input Impedance: 75 Ohm

Transmitter

Frequency Range 5-65 MHz
Upstream Modulator : QPSK/16QAM
Additional Upstream : Modulation 8QAM,32QAM,64QAM for types for DOCSIS 2.0 S-CDMA and TDMA channels
Channel Bandwidth 200KHz, 400KHz, 800KHz, 1.6MHz,3.2MHz, 6.4MHz (**)
Maximum Upstream Data Rate Max 5.12/10.24 Mbps {QPSK/16QAM}, Max 30.720Mb/s(64QAM) (**)
RF Output Level +68 to +115 dBµ (8QAM and 16QAM); +68 to +118 dBµ (QPSK);+68 to +114 dBµ (32QAM and 64QAM)(**) +68 to +113 dBµ (S-CDMA all modulation types) (**)
Automatic Level Adjust : Yes
Gain Control Range 50dB
Frequency Stability ± 5 kHz
Output Impedance 75 Ohms

Telephony Features

Caller ID support Type I AND Type II
Basic and Extended Residential Class Features : Yes
Hearing impaired modem support (V.18): Yes
Call Control protocol SIP
Codecs G.711, G728 and G729E
Multi Lines Phone Support : Yes
Fax Support : Yes (from August 2004)
Power Supply with Long Term protection: Yes

Software Features

Software Downloadable : Yes
Bridging Between USB and Ethernet
Multiple client support 250
Class-of-Service {COS} 16 SID's
Protocol Filtering Ethernet and IP
SNMP Management V2, V3
Security BPI+
IP Security Hardware support
LED Diagnostics 8-step LED
Privacy Through encryption between thegateway and the PC Hardware, Software status
Local configuration through HTTP Server Basic settings

Packaging and Content

Cabinet Dimensions (cm) 180mm (L) x 140mm (D) x 50mm (H)
Shipping Weight appr. 1,2 kg
Packaging dimensions (cm) 310mm (L) x 180mm (D) x 95mm (H)
Overpack dimensions (cm) 385mm (L) x 398mm (D) x 395mm (H)
Overpack shipping Weight appr. 15 kgs
Overpack Quantity 10
Operating Temp. 0°C to +40°C
Cables USB and Ethernet
CD-ROM : Yes

I/O Interfaces

Ethernet 10Base-T or 100Base-T- One RJ45 - auto-detect
RF Connector F-Type
Power {Wall Pack} : 230Vac 50Hz
Telephony Lines RJ11 2
USB Port : Yes
Number of PCs Supported : 254
CPU 486DX 66MHz (Pentium Preferred)
System RAM 16MB (32MB Preferred)
Operating System Windows XP, Me, 2000
Sound card 16 bit
Available Disk Space : 76 MB
Video VGA (SVGA Preferred)
Ethernet 10 or 100 Base-T
USB Windows 98SE or later
Drive CD-ROM

VoIP Protocols Supported

Amount of codecs : Selection of three
Supported codecs : PCM A-law, PCM m-law, G.723.1, G.729, G.729a, G.729e, G.728, BV16 and BV32

(**) Euro-DOCSISTM 2.0 specificPropane ‚is a trademark of Broadcom Corporation and or its subsidiaries in the United States and certain other countries.

II - Installation et connexion

Les branchements sont trés simples, et je vous conseille fortement d'opter pour l'interface Ethernet comme mode de connexion. En effet, la plupart des PC sont maintenant équipés d'un port Ethernet 10/100 Base T (RJ-45), et une grand majorité des O.S (Windows, Linux, Unix, MacOS) supportent cette interface réseau standard. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous choisissez une connectivité USB, certains O.S auront alors besoin de drivers sépcifiques que Thomson ne semble pas fournir.

Connectez le modem à son transformateur d'alimentation (12V sur secteur). Puis connectez votre ligne "câble" (F-Connector) à votre modem THG520. Les LEDs vont clignoter les unes après les autres et selon une séquence pré définie. Cette sequence de boot est détaillée dans le manuel Thomson fourni avec le modem. Une fois que le modem est initialisé (attendre 2 minutes), vous pouvez le connecter à votre PC via l'interface Ethernet. Si votre carte réseau est bien configurée (prévoir les drivers adequats) et activée, une nouvelle connexion sera crée :

Cette connexion exploite le protocole d'attribution d'adresse IP dynamique DHCP. Lors de la connexion le serveur reconnaitra le matériel connecté (via son adresse MAC) et fournira une IP adequate. C'est un premier niveau de sécurité pour Numéricable (détournable, certes). Pour connaître vos paramètres de connexion, vous pouvez utiliser une commande DOS :

ipconfig /all

III - Interface d'administration HTTP

Administration: un bien grand mot, si il n'y a pas d'autres possibilités d'utiliser cette interface. En fait, vous avez accès à une pseudo-console d'administration (en lecture seule) en vous connectant à l'URL http://192.168.100.1 (adresse privée du modem). Vous obtiendrez de façon non sécurisée des informations à propos de la configuration de votre modem, et des caractéristiques de votre ligne:

Un système de log multi-niveaux (DOCSIS, paquets Cable et NCS) vous permettra de comprendre un peu mieux les caprices du modem et de votre ligne:

En cliquant sur "Advanced" (haut de la page), le message est sans appel:

J'aurais aimé pouvoir gérer certains paramètres (SNMP, NAT, Sécurité), mais Numéricable semble avoir vérouiller cette partie. Mais l'enquête n'est pas encore finie...

IV - Interface d'administration en ligne de commande (Telnet)

En utilisant PuTTY, j'ai également tenté de me connecter à une interface en ligne de commande qui aurait été providentielle. Nada. Un service écoute bien le port 23, mais un premier niveau de sécurité me bloque:

V - FAQ

Problème de connexion à Internet avec le message: "Le kit d'installation n'a pas pu renouveler l'adresse IP de la carte réseau" via le "protocole DHCP" ?
Tout d'abord, si vous être sous Windows XP, 2000, ou 2003, vous devriez vérifier que le service Windows "Client DHCP" est démarré. Pour cela aller dans Démarrer >> Paramétres >> Panneau de configuration >> Outils d'administration >> Gestion de l'odinateur >> Services et applications >> Services, ou plus simplement un clic droit sur "Poste de Travail", puis Gérer >> Services et applications >> Services. Ensuite assurez vous que le service Client DHCP est démarré, sinon démarrez le :

Puis renouvellez votre demande de connexion réseau via le gestionnaire de réseau de Windows ou via la commande DOS :

ipconfig/release
puis
ipconfig/renew

Une nouvelle demande de bail pour une adresse IP dynamqiue sera effectuée. Avec Numéricable, vous devriez normalement avoir une adresse IP Fixe. Si vous lancez ces deux commandes successivement, l'adresse (en rouge) sera toujours la même.

Si le service était bien démarré, le problème est ailleur.
Personnellement j'ai rencontré cette erreur, résolue en téléphonant à la hotline de Numéricable NC, qui a activé mon attribution d'adresse IP manuellement. Pour cela je leur est fourni mes adresses CM MAC et MTA MAC, qui se trouvent au dessous du modem. Un délai d'activation a été nécessaire (6h00), puis j'ai redémarré mon modem, et retenté une connexion à Internet, et tout a fonctionné.

VI - Liens

- PDF : Le manuel d'installation Thomson THG520/DHG525. (FTP)
- PDF : Le datasheet technique TGH520 (FTP)
- Article : D-Link Wireless ADSL Router DSL-G604T